From a8f8a3fad2d07780c48db7e15036dec5ea8ab90d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jaron Kent-Dobias <jaron@kent-dobias.com>
Date: Tue, 15 May 2018 10:58:29 -0400
Subject: new paragraph

---
 fig_correlation_collapse-hL.tex | 309 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 156 insertions(+), 153 deletions(-)

(limited to 'fig_correlation_collapse-hL.tex')

diff --git a/fig_correlation_collapse-hL.tex b/fig_correlation_collapse-hL.tex
index e42051d..dff56bf 100644
--- a/fig_correlation_collapse-hL.tex
+++ b/fig_correlation_collapse-hL.tex
@@ -8,7 +8,7 @@
   {\GNUPLOTspecial{"
 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
 %%Creator: gnuplot 5.2 patchlevel 2
-%%CreationDate: Wed May  9 17:24:59 2018
+%%CreationDate: Thu May 10 20:47:25 2018
 %%DocumentFonts: 
 %%BoundingBox: 0 0 246 151
 %%EndComments
@@ -448,7 +448,7 @@ SDict begin [
   /Creator (gnuplot 5.2 patchlevel 2)
 %  /Producer (gnuplot)
 %  /Keywords ()
-  /CreationDate (Wed May  9 17:24:59 2018)
+  /CreationDate (Thu May 10 20:47:25 2018)
   /DOCINFO pdfmark
 end
 } ifelse
@@ -1413,66 +1413,66 @@ stroke 1737 2385 M
 62 0 V
 -62 0 R
 62 0 V
-.4839 g 1675 2353 M
-0 44 V
--31 -44 R
+.4839 g 1675 2355 M
+0 26 V
+-31 -26 R
 62 0 V
--62 44 R
+-62 26 R
 62 0 V
-.4839 g 1804 2343 M
-0 50 V
--31 -50 R
+.4839 g 1804 2346 M
+0 28 V
+-31 -28 R
 62 0 V
--62 50 R
+-62 28 R
 62 0 V
-.4839 g 1933 2345 M
-0 34 V
--31 -34 R
+.4839 g 1933 2362 M
+0 21 V
+-31 -21 R
 62 0 V
--62 34 R
+-62 21 R
 62 0 V
-.4839 g 2062 2328 M
-0 46 V
--31 -46 R
+.4839 g 2062 2347 M
+0 25 V
+-31 -25 R
 62 0 V
--62 46 R
+-62 25 R
 62 0 V
-.4839 g 2191 2313 M
-0 36 V
--31 -36 R
+.4839 g 2191 2334 M
+0 35 V
+-31 -35 R
 62 0 V
--62 36 R
+-62 35 R
 62 0 V
-.4839 g 2320 2281 M
-0 38 V
--31 -38 R
+.4839 g 2320 2295 M
+0 13 V
+-31 -13 R
 62 0 V
--62 38 R
+-62 13 R
 62 0 V
-.4839 g 2449 2201 M
-0 25 V
--31 -25 R
+.4839 g 2449 2208 M
+0 20 V
+-31 -20 R
 62 0 V
--62 25 R
+-62 20 R
 62 0 V
-.4839 g 2578 2082 M
-0 67 V
--31 -67 R
+.4839 g 2578 2095 M
+0 31 V
+-31 -31 R
 62 0 V
--62 67 R
+-62 31 R
 62 0 V
-.4839 g 2707 1985 M
-0 15 V
--31 -15 R
+.4839 g 2707 1991 M
+0 10 V
+-31 -10 R
 62 0 V
-stroke 2738 1985 M
--62 15 R
+stroke 2738 1991 M
+-62 10 R
 62 0 V
-.4839 g 2836 1878 M
-0 38 V
--31 -38 R
+.4839 g 2836 1902 M
+0 48 V
+-31 -48 R
 62 0 V
--62 38 R
+-62 48 R
 62 0 V
 .4839 g 2965 1807 M
 0 55 V
@@ -1568,74 +1568,77 @@ stroke 2738 1985 M
 62 0 V
 -62 43 R
 62 0 V
-1 g 2692 1976 M
-0 74 V
--31 -74 R
+1 g 2692 1987 M
+0 33 V
+-31 -33 R
 62 0 V
--62 74 R
+-62 33 R
 62 0 V
-1 g 2821 1869 M
+1 g 2821 1896 M
 0 31 V
 -31 -31 R
 62 0 V
 -62 31 R
 62 0 V
-1 g 2950 1830 M
-0 155 V
--31 -155 R
+1 g 2950 1822 M
+0 85 V
+-31 -85 R
 62 0 V
--62 155 R
+-62 85 R
 62 0 V
-1 g 3079 1673 M
-0 8 V
--31 -8 R
+1 g 3079 1691 M
+0 87 V
+-31 -87 R
 62 0 V
--62 8 R
+-62 87 R
 62 0 V
-1 g 3208 1587 M
-0 104 V
--31 -104 R
+1 g 3208 1631 M
+0 55 V
+-31 -55 R
 62 0 V
--62 104 R
+-62 55 R
 62 0 V
-1 g 3337 1496 M
-0 57 V
--31 -57 R
+1 g 3337 1514 M
+0 26 V
+-31 -26 R
 62 0 V
--62 57 R
+-62 26 R
 62 0 V
-1 g 3466 1410 M
-0 19 V
--31 -19 R
+1 g 3466 1421 M
+0 113 V
+-31 -113 R
 62 0 V
--62 19 R
+-62 113 R
 62 0 V
-1 g 3595 1276 M
--31 0 R
+1 g 3595 1292 M
+0 21 V
+-31 -21 R
 62 0 V
--62 0 R
+-62 21 R
 62 0 V
-1 g 3724 1177 M
-0 18 V
--31 -18 R
+1 g 3724 1183 M
+0 15 V
+-31 -15 R
 62 0 V
--62 18 R
+-62 15 R
 62 0 V
-1 g 3853 1066 M
-0 149 V
--31 -149 R
+1 g 3853 1117 M
+0 73 V
+-31 -73 R
 62 0 V
--62 149 R
+-62 73 R
 62 0 V
-1 g 3982 948 M
--31 0 R
+1 g 3982 957 M
+0 35 V
+-31 -35 R
 62 0 V
--62 0 R
+-62 35 R
 62 0 V
-1 g 4111 866 M
--31 0 R
+1 g 4111 873 M
+0 12 V
+-31 -12 R
 62 0 V
--62 0 R
+-62 12 R
 62 0 V
 1 g 4240 962 M
 -31 0 R
@@ -1717,16 +1720,16 @@ stroke 2738 1985 M
 .2258 g 3497 1303 Pnt
 .2258 g 3626 1207 Pnt
 .2258 g 3884 1133 Pnt
-.4839 g 1675 2375 Pnt
-.4839 g 1804 2368 Pnt
-.4839 g 1933 2362 Pnt
-.4839 g 2062 2351 Pnt
-.4839 g 2191 2331 Pnt
-.4839 g 2320 2300 Pnt
-.4839 g 2449 2214 Pnt
-.4839 g 2578 2116 Pnt
-.4839 g 2707 1993 Pnt
-.4839 g 2836 1897 Pnt
+.4839 g 1675 2368 Pnt
+.4839 g 1804 2360 Pnt
+.4839 g 1933 2372 Pnt
+.4839 g 2062 2360 Pnt
+.4839 g 2191 2351 Pnt
+.4839 g 2320 2302 Pnt
+.4839 g 2449 2218 Pnt
+.4839 g 2578 2111 Pnt
+.4839 g 2707 1996 Pnt
+.4839 g 2836 1927 Pnt
 .4839 g 2965 1835 Pnt
 .4839 g 3094 1698 Pnt
 .4839 g 3223 1586 Pnt
@@ -1743,18 +1746,18 @@ stroke 2738 1985 M
 1 g 2305 2297 Pnt
 1 g 2434 2193 Pnt
 1 g 2563 2084 Pnt
-1 g 2692 2014 Pnt
-1 g 2821 1885 Pnt
-1 g 2950 1911 Pnt
-1 g 3079 1677 Pnt
-1 g 3208 1641 Pnt
-1 g 3337 1525 Pnt
-1 g 3466 1420 Pnt
-1 g 3595 1276 Pnt
-1 g 3724 1186 Pnt
-1 g 3853 1144 Pnt
-1 g 3982 948 Pnt
-1 g 4111 866 Pnt
+1 g 2692 2003 Pnt
+1 g 2821 1912 Pnt
+1 g 2950 1865 Pnt
+1 g 3079 1735 Pnt
+1 g 3208 1659 Pnt
+1 g 3337 1527 Pnt
+1 g 3466 1479 Pnt
+1 g 3595 1303 Pnt
+1 g 3724 1190 Pnt
+1 g 3853 1155 Pnt
+1 g 3982 975 Pnt
+1 g 4111 879 Pnt
 1 g 4240 962 Pnt
 1.000 UL
 LTb
@@ -1905,27 +1908,27 @@ LTb
 129 -96 V
 .2258 g 3626 1207 M
 258 -74 V
-0 g .4839 g 1675 2375 M
-.4839 g 1675 2375 M
-129 -7 V
-.4839 g 1804 2368 M
-129 -6 V
-.4839 g 1933 2362 M
-129 -11 V
-.4839 g 2062 2351 M
-129 -20 V
-.4839 g 2191 2331 M
-129 -31 V
-.4839 g 2320 2300 M
-129 -86 V
-.4839 g 2449 2214 M
-129 -98 V
-.4839 g 2578 2116 M
-129 -123 V
-.4839 g 2707 1993 M
-129 -96 V
-.4839 g 2836 1897 M
-129 -62 V
+0 g .4839 g 1675 2368 M
+.4839 g 1675 2368 M
+129 -8 V
+.4839 g 1804 2360 M
+129 12 V
+.4839 g 1933 2372 M
+129 -12 V
+.4839 g 2062 2360 M
+129 -9 V
+.4839 g 2191 2351 M
+129 -49 V
+.4839 g 2320 2302 M
+129 -84 V
+.4839 g 2449 2218 M
+129 -107 V
+.4839 g 2578 2111 M
+129 -115 V
+.4839 g 2707 1996 M
+129 -69 V
+.4839 g 2836 1927 M
+129 -92 V
 .4839 g 2965 1835 M
 129 -137 V
 .4839 g 3094 1698 M
@@ -1956,31 +1959,31 @@ LTb
 1 g 2434 2193 M
 129 -109 V
 1 g 2563 2084 M
-129 -70 V
-1 g 2692 2014 M
-129 -129 V
-1 g 2821 1885 M
-129 26 V
-1 g 2950 1911 M
-129 -234 V
-1 g 3079 1677 M
-129 -36 V
-1 g 3208 1641 M
-129 -116 V
-1 g 3337 1525 M
-129 -105 V
-1 g 3466 1420 M
-129 -144 V
-1 g 3595 1276 M
-129 -90 V
-1 g 3724 1186 M
-129 -42 V
-1 g 3853 1144 M
-3982 948 L
-1 g 3982 948 M
-129 -82 V
-1 g 4111 866 M
-129 96 V
+129 -81 V
+1 g 2692 2003 M
+129 -91 V
+1 g 2821 1912 M
+129 -47 V
+1 g 2950 1865 M
+129 -130 V
+1 g 3079 1735 M
+129 -76 V
+1 g 3208 1659 M
+129 -132 V
+1 g 3337 1527 M
+129 -48 V
+1 g 3466 1479 M
+129 -176 V
+1 g 3595 1303 M
+129 -113 V
+1 g 3724 1190 M
+129 -35 V
+1 g 3853 1155 M
+3982 975 L
+1 g 3982 975 M
+129 -96 V
+1 g 4111 879 M
+129 83 V
 stroke
 LTb
 LCb setrgbcolor
-- 
cgit v1.2.3-54-g00ecf

